RECENZJA: Krzyk 7 | Nostalgia ostrzy nóż, ale nie trafia w punkt

Powrót Sidney Prescott zawsze brzmi jak obietnica. Obietnica powrotu do korzeni, do tego, co kiedyś działało jak precyzyjnie wbity nóż …

Artykuł RECENZJA: Krzyk 7 | Nostalgia ostrzy nóż, ale nie trafia w punkt pochodzi z serwisu Kawerna: Gazeta Fantastyczna.